 -1.019240454E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.143185E+00  dx in pixels
 -3.607466E+01  dy in pixels
      1.012523  scalx
      1.022626  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
