 -1.162034454E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.361400E+00  dx in pixels
 -1.976590E+01  dy in pixels
      1.015075  scalx
      1.021245  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
