 -1.048325165E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.833138E+00  dx in pixels
 -3.107078E+01  dy in pixels
      1.011590  scalx
      1.023610  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
