 -1.086449596E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.135130E+00  dx in pixels
 -3.041758E+01  dy in pixels
      1.011584  scalx
      1.022687  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
