 -1.152658376E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.878100E+00  dx in pixels
 -1.701000E+01  dy in pixels
      1.013740  scalx
      1.021351  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
