 -1.005746752E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.237780E+00  dx in pixels
 -3.184485E+01  dy in pixels
      1.017219  scalx
      1.014191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
