 -1.119817152E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.325600E+00  dx in pixels
 -1.839470E+01  dy in pixels
      1.019321  scalx
      1.012500  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
