 -9.767059331E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.597507E+00  dx in pixels
 -3.468328E+01  dy in pixels
      1.018001  scalx
      1.014283  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
