 -1.027325563E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.153954E+01  dx in pixels
 -3.573862E+01  dy in pixels
      1.014068  scalx
      1.023943  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
