 -1.033965317E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.106987E+01  dx in pixels
 -3.581408E+01  dy in pixels
      1.013818  scalx
      1.023986  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
