 -1.145290115E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.444700E+00  dx in pixels
 -1.703410E+01  dy in pixels
      1.018692  scalx
      1.017985  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
