 -1.085442824E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.477474E+00  dx in pixels
 -3.240375E+01  dy in pixels
      1.014785  scalx
      1.023396  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
