 -1.155047954E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.910000E-01  dx in pixels
 -1.821710E+01  dy in pixels
      1.016437  scalx
      1.021591  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
