 -1.112964071E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.936485E+00  dx in pixels
 -3.420143E+01  dy in pixels
      1.010719  scalx
      1.027479  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
