 -1.166995501E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.143600E+00  dx in pixels
 -2.037850E+01  dy in pixels
      1.011848  scalx
      1.025357  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
