 -1.040593048E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.881501E+00  dx in pixels
 -3.554368E+01  dy in pixels
      1.015741  scalx
      1.021960  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
