 -1.165077260E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.522000E+00  dx in pixels
 -2.235330E+01  dy in pixels
      1.015415  scalx
      1.021618  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
