 -1.017256656E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.212791E+01  dx in pixels
 -3.431428E+01  dy in pixels
      1.015403  scalx
      1.021013  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
