 -1.158881856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.831400E+00  dx in pixels
 -1.750460E+01  dy in pixels
      1.016988  scalx
      1.019221  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
