 -1.077476537E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.170816E+00  dx in pixels
 -3.286268E+01  dy in pixels
      1.013346  scalx
      1.023856  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
