 -1.096315872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.938855E+00  dx in pixels
 -3.253275E+01  dy in pixels
      1.015012  scalx
      1.023037  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
