 -1.129891899E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.288697E+00  dx in pixels
 -3.470401E+01  dy in pixels
      1.010332  scalx
      1.027019  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
