 -1.194699199E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.702100E+00  dx in pixels
 -2.079860E+01  dy in pixels
      1.011715  scalx
      1.025179  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
