 -1.020446016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.436485E+00  dx in pixels
 -3.367155E+01  dy in pixels
      1.017722  scalx
      1.014213  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
