 -1.126112116E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.230100E+00  dx in pixels
 -1.903900E+01  dy in pixels
      1.019320  scalx
      1.012406  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
