 -1.058306071E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.931794E+00  dx in pixels
 -3.571542E+01  dy in pixels
      1.015724  scalx
      1.021483  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
