 -1.146834881E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.947400E+00  dx in pixels
 -2.069910E+01  dy in pixels
      1.017549  scalx
      1.019338  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
