 -1.055245601E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.862093E+00  dx in pixels
 -3.390519E+01  dy in pixels
      1.015948  scalx
      1.021267  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
