 -1.002442422E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.216017E+01  dx in pixels
 -3.539571E+01  dy in pixels
      1.014266  scalx
      1.022645  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
