 -1.161615322E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.322100E+00  dx in pixels
 -1.560670E+01  dy in pixels
      1.015724  scalx
      1.020607  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
