 -1.069783732E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.984992E+00  dx in pixels
 -3.363083E+01  dy in pixels
      1.015325  scalx
      1.021708  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
