 -1.008789195E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.313248E+00  dx in pixels
 -3.380933E+01  dy in pixels
      1.019167  scalx
      1.015571  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
