 -1.113390495E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.035400E+00  dx in pixels
 -1.938870E+01  dy in pixels
      1.020701  scalx
      1.013322  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
