 -1.066700435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.186955E+00  dx in pixels
 -3.383119E+01  dy in pixels
      1.015601  scalx
      1.021443  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
