 -1.136168075E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.498000E-01  dx in pixels
 -2.146070E+01  dy in pixels
      1.017221  scalx
      1.019474  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
