 -1.058505525E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.863769E+00  dx in pixels
 -3.401929E+01  dy in pixels
      1.015748  scalx
      1.021613  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
