 -1.145094915E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.149400E+00  dx in pixels
 -1.980190E+01  dy in pixels
      1.017455  scalx
      1.019647  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
