 -1.162370446E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.417000E-01  dx in pixels
 -2.302660E+01  dy in pixels
      1.016151  scalx
      1.020246  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
