 -1.172034873E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.814700E+00  dx in pixels
 -2.161500E+01  dy in pixels
      1.014166  scalx
      1.023302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
