 -1.021250627E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.153297E+00  dx in pixels
 -3.387417E+01  dy in pixels
      1.019115  scalx
      1.015500  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
