 -1.047536884E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.040737E+00  dx in pixels
 -3.498401E+01  dy in pixels
      1.016047  scalx
      1.021319  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
