 -1.141572114E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.573200E+00  dx in pixels
 -2.311160E+01  dy in pixels
      1.017480  scalx
      1.019208  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
