 -1.040795848E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.074067E+00  dx in pixels
 -3.367786E+01  dy in pixels
      1.017375  scalx
      1.020235  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
