 -1.146748148E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.472600E+00  dx in pixels
 -2.143520E+01  dy in pixels
      1.019126  scalx
      1.018298  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
