 -1.095694223E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.843368E-01  dx in pixels
 -3.445258E+01  dy in pixels
      1.014374  scalx
      1.022423  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
