 -1.168749763E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.414000E-01  dx in pixels
 -2.353840E+01  dy in pixels
      1.015942  scalx
      1.020545  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
