 -1.099582177E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.642347E+00  dx in pixels
 -3.295207E+01  dy in pixels
      1.014003  scalx
      1.023425  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
