 -1.174099677E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.236100E+00  dx in pixels
 -2.063520E+01  dy in pixels
      1.015583  scalx
      1.021977  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
