 -1.177285338E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.736000E-01  dx in pixels
 -2.254990E+01  dy in pixels
      1.015670  scalx
      1.021659  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
