 -1.058127301E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.769204E+00  dx in pixels
 -3.596896E+01  dy in pixels
      1.014065  scalx
      1.023493  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
